Initial graph:

Create Public Server: =⇒

Delete Public Generator:

=⇒

Change State Public Server: =⇒

Change State Private Server: =⇒

Create Connection Public / Public:

=⇒

Create Connection Private / Private:

=⇒

Create Connection Private / Public:

=⇒

Create Internal Process:

=⇒

Create External Process:

=⇒

Internal Process Crosses Connection:

=⇒

External Process Crosses Connection:

=⇒

Private Server to Public Server: =⇒